NAME            eproodi
FILE            eproodi.COM
DESCRIPTION     Intel EtherExpress PRO Adapter
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621
MENU IRQ #1 2 3 4 *5 9 10 11
MENU PORT #1 200,10 210,10 220,10 230,10 240,10 250,10 260,10 270,10 *300,10 310,10 320,10 330,10 340,10 350,10 360,10 370,10 
MENU MEM  #1 *NONE C000,200 C400,200 C800,200 CC00,200 D000,200 D400,200 D800,200 DC00,200 


